en	This form should not contain extra fields.
und	Este formulario no debería contener campos adicionales.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	El archivo subido es demasiado grande. Por favor, suba un archivo más pequeño.

en	The CSRF token is invalid.
und	El token CSRF no es válido.