en	This form should not contain extra fields.
und	Aquest formulari no hauria de contenir camps addicionals.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	L'arxiu pujat és massa gran. Per favor, pugi un arxiu més petit.

en	The CSRF token is invalid.
und	El token CSRF no és vàlid.