en	An authentication exception occurred.
und	Uma exceção ocorreu durante a autenticação.

en	Authentication credentials could not be found.
und	As credenciais de autenticação não foram encontradas.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
und	A autenticação não pôde ser concluída devido a um problema no sistema.

en	Invalid credentials.
und	Credenciais inválidas.

en	Cookie has already been used by someone else.
und	Este cookie já esta em uso.

en	Not privileged to request the resource.
und	Não possui privilégios o bastante para requisitar este recurso.

en	Invalid CSRF token.
und	Token CSRF inválido.

en	Digest nonce has expired.
und	Digest nonce expirado.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
und	Nenhum provedor de autenticação encontrado para suportar o token de autenticação.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
und	Nenhuma sessão disponível, ela expirou ou cookies estão desativados.

en	No token could be found.
und	Nenhum token foi encontrado.

en	Username could not be found.
und	Nome de usuário não encontrado.

en	Account has expired.
und	A conta esta expirada.

en	Credentials have expired.
und	As credenciais estão expiradas.

en	Account is disabled.
und	Conta desativada.

en	Account is locked.
und	A conta esta travada.