en	This form should not contain extra fields.
und	Feltgruppen må ikke indeholde ekstra felter.

en	The uploaded file was too large. Please try to upload a smaller file.
und	Den oploadede fil var for stor. Opload venligst en mindre fil.

en	The CSRF token is invalid.
und	CSRF nøglen er ugyldig.